Scale scaffold_4:

Mgu2 Genes Conserved TFBS FunTFBS Simple Repeats

1 kb mgu2 6,035,000 6,035,500 6,036,000 6,036,500 Mimulus guttatus gene annotation (mgu2) Mimulus guttatus conserved TFBS Mimulus guttatus FunTFBS Simple Tandem Repeats by TRF